Title: Timeraufgabe
Course: A. Technische Informatik II > Section: Stufe 4: Timer

1. Schreiben Sie ein Mikrocontrollerprogramm in Assembler, das mit Hilfe eines Timers eine LED an PC0 einmal pro Sekunde blinkt.
Welche Periodendauer hat das Signal an PC0?
Welchen Prescalerwert stellen  Sie ein?
Welches Timerintervall in ms wird benötigt?
Welchen Wert hat das Autoreload-Register?

2. Schreiben Sie ein Mikrocontrollerprogramm, das auf einen Lautsprechen an PC0 eine Frequenz f = 440 Hz ausgibt.
Welche Periodendauer hat das Signal an PC0?
Welchen Prescalerwert stellen  Sie ein?
Welches Timerintervall in µs wird benötigt?
Welchen Wert hat das Autoreload-Register?