Title: Stolpersteine
Course: Technische Informatik III > Section: Allgemeines

Serial Monitor funktioniert nicht | Portpins PA_2 und/oder PA_3 umprogrammiert
LED-Display funktioniert nicht | Portpins PC12 und PC11 verwenden, Beide als Output konfigurieren