Title: Thema 7: Timer für Zeit und Frequenzmessung
Course: Technische Informatik III

Ziele:

- Hardwaretimer des Mikrocontrollers zur Frequenz- und Periodendauermessung nutzen können
- Zeitintervalle mit dem Hardwaretimer des Mikrocontrollers messen können