Title: Stufe 1: Multifunctionshield
Course: Technische Informatik 4 (BPE 7) > Section: Thema4: SPI

Der analoge Einstellwert soll auf der Digitalanzeige des Multifunctionshields angezeigt werden. Die Datenübertragung erfolgt mit SPI.

docx