Title: Hinweise be der Verwendung von Nucleo-F4xx
Course: Technische Informatik 4 (BPE 7) > Section: Thema 6: UART

Beachten Sie bei Nucleo-F4xx steht PB_11 nicht zur Verfügung! Deshalb müssen alternative Portpins für den UART verwendet werden. Z.B. PB_6 und PB_7 statt PB_10 und PB_11. Bei Verwendung der Grundplatine müssen dann folgende Anpassungen vorgenommen werden:
- Steckverbinder CN10 (Nucleo) Pin 18 entfernen (seitlich wegbiegen oder abzwicken)
- Jumperbrücken:
  - PB_11 - PB_7
  - PB_10 - PB_6